<?xml version="1.0"?>
<Definientia>
<Signature>
<ArticleID name="HIDDEN"/>
<ArticleID name="RELAT_1"/>
<ArticleID name="TARSKI"/>
<ArticleID name="ORDINAL1"/>
<ArticleID name="FUNCT_1"/>
<ArticleID name="XBOOLE_0"/>
<ArticleID name="ZFMISC_1"/>
<ArticleID name="SUBSET_1"/>
<ArticleID name="PARTFUN1"/>
<ArticleID name="XTUPLE_0"/>
<ArticleID name="MCART_1"/>
<ArticleID name="FUNCT_2"/>
<ArticleID name="XCMPLX_0"/>
<ArticleID name="XXREAL_0"/>
<ArticleID name="BINOP_1"/>
<ArticleID name="NAT_1"/>
<ArticleID name="FINSET_1"/>
<ArticleID name="CARD_1"/>
<ArticleID name="FINSEQ_1"/>
<ArticleID name="FINSEQ_2"/>
<ArticleID name="STRUCT_0"/>
<ArticleID name="SGRAPH1"/>
</Signature>
<Definiens constrkind="K" constrnr="159" aid="SGRAPH1" defnr="1">
<Typ kind="M" nr="2">
<Cluster>
<Adjective nr="12"/>
</Cluster>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="2">
<Cluster>
<Adjective nr="12"/>
</Cluster>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="29">
<Func kind="K" nr="18"/>
</Func>
</Typ>
<Essentials>
<Int x="1"/>
<Int x="2"/>
<Int x="3"/>
</Essentials>
<DefMeaning kind="e">
<Fraenkel>
<Typ kind="M" nr="2">
<Cluster>
<Adjective nr="12"/>
</Cluster>
</Typ>
<Var nr="1"/>
<And>
<Pred kind="R" nr="20">
<LocusVar nr="1"/>
<Var nr="1"/>
</Pred>
<Pred kind="R" nr="20">
<Var nr="1"/>
<LocusVar nr="2"/>
</Pred>
</And>
</Fraenkel>
</DefMeaning>
</Definiens>
<Definiens constrkind="K" constrnr="160" aid="SGRAPH1" defnr="2">
<Typ kind="M" nr="2">
<Cluster/>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="2">
<Cluster/>
</Typ>
<Essentials>
<Int x="1"/>
<Int x="2"/>
</Essentials>
<DefMeaning kind="e">
<Fraenkel>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="29">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Typ>
<Var nr="1"/>
<Pred kind="R" nr="1">
<Func kind="K" nr="117">
<Var nr="1"/>
</Func>
<Num nr="2"/>
</Pred>
</Fraenkel>
</DefMeaning>
</Definiens>
<Definiens constrkind="K" constrnr="161" aid="SGRAPH1" defnr="3">
<Typ kind="M" nr="2">
<Cluster/>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="2">
<Cluster/>
</Typ>
<Essentials>
<Int x="1"/>
<Int x="2"/>
</Essentials>
<DefMeaning kind="e">
<Fraenkel>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster>
<Adjective nr="38"/>
</Cluster>
<Func kind="K" nr="29">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster>
<Adjective nr="38"/>
</Cluster>
<Func kind="K" nr="29">
<Func kind="K" nr="160">
<Var nr="1"/>
</Func>
</Func>
</Typ>
<Func kind="G" nr="6">
<Var nr="1"/>
<Var nr="2"/>
</Func>
<Verum/>
</Fraenkel>
</DefMeaning>
</Definiens>
<Definiens constrkind="M" constrnr="11" aid="SGRAPH1" defnr="4">
<Typ kind="M" nr="2">
<Cluster/>
</Typ>
<Typ kind="G" nr="6">
<Cluster>
<Adjective nr="64"/>
</Cluster>
</Typ>
<Essentials>
<Int x="1"/>
<Int x="2"/>
</Essentials>
<DefMeaning kind="m">
<Is>
<LocusVar nr="2"/>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="161">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Typ>
</Is>
</DefMeaning>
</Definiens>
<Definiens constrkind="R" constrnr="30" aid="SGRAPH1" defnr="5">
<Typ kind="M" nr="2">
<Cluster/>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="11">
<Cluster/>
<LocusVar nr="1"/>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="11">
<Cluster/>
<LocusVar nr="1"/>
</Typ>
<Essentials>
<Int x="1"/>
<Int x="2"/>
<Int x="3"/>
</Essentials>
<DefMeaning kind="m">
<Not>
<For>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster>
<Adjective nr="16"/>
<Adjective nr="28">
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="2"/>
</Func>
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="3"/>
</Func>
</Adjective>
</Cluster>
<Func kind="K" nr="29">
<Func kind="K" nr="30">
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="2"/>
</Func>
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="3"/>
</Func>
</Func>
</Func>
</Typ>
<Not>
<And>
<Pred kind="V" nr="30">
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="2"/>
</Func>
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="3"/>
</Func>
<Var nr="1"/>
</Pred>
<For>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="2"/>
</Func>
</Typ>
<For>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="2"/>
</Func>
</Typ>
<And>
<Not>
<And>
<Pred kind="R" nr="4">
<Func kind="K" nr="12">
<Var nr="2"/>
<Var nr="3"/>
</Func>
<Func kind="U" nr="5">
<LocusVar nr="2"/>
</Func>
</Pred>
<Not>
<Pred kind="R" nr="4">
<Func kind="K" nr="12">
<Func kind="K" nr="21">
<Var nr="1"/>
<Var nr="2"/>
</Func>
<Func kind="K" nr="21">
<Var nr="1"/>
<Var nr="3"/>
</Func>
</Func>
<Func kind="U" nr="5">
<LocusVar nr="2"/>
</Func>
</Pred>
</Not>
</And>
</Not>
<Not>
<And>
<Pred kind="R" nr="4">
<Func kind="K" nr="12">
<Func kind="K" nr="21">
<Var nr="1"/>
<Var nr="2"/>
</Func>
<Func kind="K" nr="21">
<Var nr="1"/>
<Var nr="3"/>
</Func>
</Func>
<Func kind="U" nr="5">
<LocusVar nr="2"/>
</Func>
</Pred>
<Not>
<Pred kind="R" nr="4">
<Func kind="K" nr="12">
<Var nr="2"/>
<Var nr="3"/>
</Func>
<Func kind="U" nr="5">
<LocusVar nr="2"/>
</Func>
</Pred>
</Not>
</And>
</Not>
</And>
</For>
</For>
</And>
</Not>
</For>
</Not>
</DefMeaning>
</Definiens>
<Definiens constrkind="R" constrnr="31" aid="SGRAPH1" defnr="6">
<Typ kind="M" nr="2">
<Cluster/>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="2">
<Cluster/>
</Typ>
<Essentials>
<Int x="1"/>
<Int x="2"/>
</Essentials>
<DefMeaning kind="m">
<And>
<Pred kind="R" nr="4">
<Func kind="G" nr="6">
<Func kind="K" nr="24"/>
<Func kind="K" nr="33">
<Func kind="K" nr="160">
<Func kind="K" nr="24"/>
</Func>
</Func>
</Func>
<LocusVar nr="2"/>
</Pred>
<For>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="29">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Typ>
<For>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="29">
<Func kind="K" nr="160">
<Var nr="1"/>
</Func>
</Func>
</Typ>
<For>
<Typ kind="M" nr="2">
<Cluster/>
</Typ>
<For>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster>
<Adjective nr="38"/>
</Cluster>
<Func kind="K" nr="29">
<Func kind="K" nr="160">
<Func kind="K" nr="25">
<Var nr="1"/>
<Func kind="K" nr="11">
<Var nr="3"/>
</Func>
</Func>
</Func>
</Func>
</Typ>
<Not>
<And>
<Pred kind="R" nr="4">
<Func kind="G" nr="6">
<Var nr="1"/>
<Var nr="2"/>
</Func>
<LocusVar nr="2"/>
</Pred>
<Pred kind="R" nr="4">
<Var nr="3"/>
<LocusVar nr="1"/>
</Pred>
<Not>
<Pred kind="R" nr="4">
<Var nr="3"/>
<Var nr="1"/>
</Pred>
</Not>
<Not>
<Pred kind="R" nr="4">
<Func kind="G" nr="6">
<Func kind="K" nr="25">
<Var nr="1"/>
<Func kind="K" nr="11">
<Var nr="3"/>
</Func>
</Func>
<Var nr="4"/>
</Func>
<LocusVar nr="2"/>
</Pred>
</Not>
</And>
</Not>
</For>
</For>
</For>
</For>
<For>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="29">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Typ>
<For>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="29">
<Func kind="K" nr="160">
<Var nr="1"/>
</Func>
</Func>
</Typ>
<For>
<Typ kind="M" nr="2">
<Cluster/>
</Typ>
<For>
<Typ kind="M" nr="2">
<Cluster/>
</Typ>
<Not>
<And>
<Pred kind="R" nr="4">
<Func kind="G" nr="6">
<Var nr="1"/>
<Var nr="2"/>
</Func>
<LocusVar nr="2"/>
</Pred>
<Pred kind="R" nr="4">
<Var nr="3"/>
<Var nr="1"/>
</Pred>
<Pred kind="R" nr="4">
<Var nr="4"/>
<Var nr="1"/>
</Pred>
<Not>
<Pred kind="R" nr="1">
<Var nr="3"/>
<Var nr="4"/>
</Pred>
</Not>
<Not>
<Pred kind="R" nr="4">
<Func kind="K" nr="12">
<Var nr="3"/>
<Var nr="4"/>
</Func>
<Var nr="2"/>
</Pred>
</Not>
<For>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster>
<Adjective nr="38"/>
</Cluster>
<Func kind="K" nr="29">
<Func kind="K" nr="160">
<Var nr="1"/>
</Func>
</Func>
</Typ>
<Not>
<And>
<Pred kind="R" nr="1">
<Var nr="5"/>
<Func kind="K" nr="25">
<Var nr="2"/>
<Func kind="K" nr="11">
<Func kind="K" nr="12">
<Var nr="3"/>
<Var nr="4"/>
</Func>
</Func>
</Func>
</Pred>
<Pred kind="R" nr="4">
<Func kind="G" nr="6">
<Var nr="1"/>
<Var nr="5"/>
</Func>
<LocusVar nr="2"/>
</Pred>
</And>
</Not>
</For>
</And>
</Not>
</For>
</For>
</For>
</For>
</And>
</DefMeaning>
</Definiens>
<Definiens constrkind="M" constrnr="12" aid="SGRAPH1" defnr="7">
<Typ kind="M" nr="2">
<Cluster/>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="11">
<Cluster/>
<LocusVar nr="1"/>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="11">
<Cluster/>
<LocusVar nr="1"/>
</Typ>
<Essentials>
<Int x="1"/>
<Int x="2"/>
<Int x="3"/>
</Essentials>
<DefMeaning kind="m">
<And>
<Pred kind="R" nr="3">
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="3"/>
</Func>
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="2"/>
</Func>
</Pred>
<Pred kind="R" nr="3">
<Func kind="U" nr="5">
<LocusVar nr="3"/>
</Func>
<Func kind="U" nr="5">
<LocusVar nr="2"/>
</Func>
</Pred>
</And>
</DefMeaning>
</Definiens>
<Definiens constrkind="K" constrnr="162" aid="SGRAPH1" defnr="8">
<Typ kind="M" nr="2">
<Cluster/>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="11">
<Cluster/>
<LocusVar nr="1"/>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="2">
<Cluster/>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="18"/>
</Typ>
<Essentials>
<Int x="1"/>
<Int x="2"/>
<Int x="3"/>
<Int x="4"/>
</Essentials>
<DefMeaning kind="m">
<Not>
<For>
<Typ kind="M" nr="2">
<Cluster>
<Adjective nr="38"/>
</Cluster>
</Typ>
<Not>
<And>
<For>
<Typ kind="M" nr="2">
<Cluster/>
</Typ>
<And>
<Not>
<And>
<Pred kind="R" nr="4">
<Var nr="2"/>
<Var nr="1"/>
</Pred>
<Not>
<And>
<Pred kind="R" nr="4">
<Var nr="2"/>
<Func kind="U" nr="5">
<LocusVar nr="2"/>
</Func>
</Pred>
<Pred kind="R" nr="4">
<LocusVar nr="3"/>
<Var nr="2"/>
</Pred>
</And>
</Not>
</And>
</Not>
<Not>
<And>
<Pred kind="R" nr="4">
<Var nr="2"/>
<Func kind="U" nr="5">
<LocusVar nr="2"/>
</Func>
</Pred>
<Pred kind="R" nr="4">
<LocusVar nr="3"/>
<Var nr="2"/>
</Pred>
<Not>
<Pred kind="R" nr="4">
<Var nr="2"/>
<Var nr="1"/>
</Pred>
</Not>
</And>
</Not>
</And>
</For>
<Pred kind="R" nr="1">
<LocusVar nr="4"/>
<Func kind="K" nr="120">
<Var nr="1"/>
</Func>
</Pred>
</And>
</Not>
</For>
</Not>
</DefMeaning>
</Definiens>
<Definiens constrkind="R" constrnr="32" aid="SGRAPH1" defnr="9">
<Typ kind="M" nr="2">
<Cluster/>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="11">
<Cluster/>
<LocusVar nr="1"/>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="2"/>
</Func>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="2"/>
</Func>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="7">
<Cluster/>
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="2"/>
</Func>
</Typ>
<Essentials>
<Int x="1"/>
<Int x="2"/>
<Int x="3"/>
<Int x="4"/>
<Int x="5"/>
</Essentials>
<DefMeaning kind="m">
<And>
<Pred kind="R" nr="1">
<Func kind="K" nr="21">
<LocusVar nr="5"/>
<Num nr="1"/>
</Func>
<LocusVar nr="3"/>
</Pred>
<Pred kind="R" nr="1">
<Func kind="K" nr="21">
<LocusVar nr="5"/>
<Func kind="K" nr="124">
<LocusVar nr="5"/>
</Func>
</Func>
<LocusVar nr="4"/>
</Pred>
<For>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="18"/>
</Typ>
<Not>
<And>
<Pred kind="R" nr="20">
<Num nr="1"/>
<Var nr="1"/>
</Pred>
<Not>
<Pred kind="R" nr="20">
<Func kind="K" nr="124">
<LocusVar nr="5"/>
</Func>
<Var nr="1"/>
</Pred>
</Not>
<Not>
<Pred kind="R" nr="4">
<Func kind="K" nr="12">
<Func kind="K" nr="21">
<LocusVar nr="5"/>
<Var nr="1"/>
</Func>
<Func kind="K" nr="21">
<LocusVar nr="5"/>
<Func kind="K" nr="107">
<Var nr="1"/>
<Num nr="1"/>
</Func>
</Func>
</Func>
<Func kind="U" nr="5">
<LocusVar nr="2"/>
</Func>
</Pred>
</Not>
</And>
</Not>
</For>
<For>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="18"/>
</Typ>
<For>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="18"/>
</Typ>
<Not>
<And>
<Pred kind="R" nr="20">
<Num nr="1"/>
<Var nr="1"/>
</Pred>
<Not>
<Pred kind="R" nr="20">
<Func kind="K" nr="124">
<LocusVar nr="5"/>
</Func>
<Var nr="1"/>
</Pred>
</Not>
<Not>
<Pred kind="R" nr="20">
<Var nr="2"/>
<Var nr="1"/>
</Pred>
</Not>
<Not>
<Pred kind="R" nr="20">
<Func kind="K" nr="124">
<LocusVar nr="5"/>
</Func>
<Var nr="2"/>
</Pred>
</Not>
<Not>
<And>
<Not>
<Pred kind="R" nr="1">
<Func kind="K" nr="21">
<LocusVar nr="5"/>
<Var nr="1"/>
</Func>
<Func kind="K" nr="21">
<LocusVar nr="5"/>
<Var nr="2"/>
</Func>
</Pred>
</Not>
<Not>
<Pred kind="R" nr="1">
<Func kind="K" nr="12">
<Func kind="K" nr="21">
<LocusVar nr="5"/>
<Var nr="1"/>
</Func>
<Func kind="K" nr="21">
<LocusVar nr="5"/>
<Func kind="K" nr="107">
<Var nr="1"/>
<Num nr="1"/>
</Func>
</Func>
</Func>
<Func kind="K" nr="12">
<Func kind="K" nr="21">
<LocusVar nr="5"/>
<Var nr="2"/>
</Func>
<Func kind="K" nr="21">
<LocusVar nr="5"/>
<Func kind="K" nr="107">
<Var nr="2"/>
<Num nr="1"/>
</Func>
</Func>
</Func>
</Pred>
</Not>
</And>
</Not>
</And>
</Not>
</For>
</For>
</And>
</DefMeaning>
</Definiens>
<Definiens constrkind="K" constrnr="163" aid="SGRAPH1" defnr="10">
<Typ kind="M" nr="2">
<Cluster/>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="11">
<Cluster/>
<LocusVar nr="1"/>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="2"/>
</Func>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="2"/>
</Func>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="29">
<Func kind="K" nr="144">
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="2"/>
</Func>
</Func>
</Func>
</Typ>
<Essentials>
<Int x="1"/>
<Int x="2"/>
<Int x="3"/>
<Int x="4"/>
<Int x="5"/>
</Essentials>
<DefMeaning kind="e">
<Fraenkel>
<Typ kind="M" nr="10">
<Cluster/>
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="2"/>
</Func>
<Func kind="K" nr="144">
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="2"/>
</Func>
</Func>
</Typ>
<Var nr="1"/>
<Pred kind="R" nr="32">
<LocusVar nr="1"/>
<LocusVar nr="2"/>
<LocusVar nr="3"/>
<LocusVar nr="4"/>
<Var nr="1"/>
</Pred>
</Fraenkel>
</DefMeaning>
</Definiens>
<Definiens constrkind="R" constrnr="33" aid="SGRAPH1" defnr="11">
<Typ kind="M" nr="2">
<Cluster/>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="11">
<Cluster/>
<LocusVar nr="1"/>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="2">
<Cluster/>
</Typ>
<Essentials>
<Int x="1"/>
<Int x="2"/>
<Int x="3"/>
</Essentials>
<DefMeaning kind="m">
<Not>
<For>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="U" nr="1">
<LocusVar nr="2"/>
</Func>
</Typ>
<Not>
<Pred kind="R" nr="4">
<LocusVar nr="3"/>
<Func kind="K" nr="163">
<LocusVar nr="1"/>
<LocusVar nr="2"/>
<Var nr="1"/>
<Var nr="1"/>
</Func>
</Pred>
</Not>
</For>
</Not>
</DefMeaning>
</Definiens>
<Definiens constrkind="K" constrnr="164" aid="SGRAPH1" defnr="12">
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="18"/>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="18"/>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="11">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="18"/>
</Typ>
<Essentials>
<Int x="1"/>
<Int x="2"/>
<Int x="3"/>
</Essentials>
<DefMeaning kind="m">
<Not>
<For>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="29">
<Func kind="K" nr="160">
<Func kind="K" nr="123">
<Func kind="K" nr="107">
<LocusVar nr="2"/>
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Func>
</Func>
</Func>
</Typ>
<Not>
<And>
<Pred kind="R" nr="1">
<Var nr="1"/>
<Fraenkel>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="18"/>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="18"/>
</Typ>
<Func kind="K" nr="12">
<Var nr="2"/>
<Var nr="3"/>
</Func>
<And>
<Pred kind="R" nr="4">
<Var nr="2"/>
<Func kind="K" nr="123">
<LocusVar nr="2"/>
</Func>
</Pred>
<Pred kind="R" nr="4">
<Var nr="3"/>
<Func kind="K" nr="159">
<Func kind="K" nr="107">
<LocusVar nr="2"/>
<Num nr="1"/>
</Func>
<Func kind="K" nr="107">
<LocusVar nr="2"/>
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Func>
</Pred>
</And>
</Fraenkel>
</Pred>
<Pred kind="R" nr="1">
<LocusVar nr="3"/>
<Func kind="G" nr="6">
<Func kind="K" nr="123">
<Func kind="K" nr="107">
<LocusVar nr="2"/>
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Func>
<Var nr="1"/>
</Func>
</Pred>
</And>
</Not>
</For>
</Not>
</DefMeaning>
</Definiens>
<Definiens constrkind="K" constrnr="165" aid="SGRAPH1" defnr="13">
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="18"/>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="11">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="18"/>
</Typ>
<Essentials>
<Int x="1"/>
<Int x="2"/>
</Essentials>
<DefMeaning kind="m">
<Not>
<For>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster>
<Adjective nr="38"/>
</Cluster>
<Func kind="K" nr="29">
<Func kind="K" nr="160">
<Func kind="K" nr="123">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Func>
</Func>
</Typ>
<Not>
<And>
<Pred kind="R" nr="1">
<Var nr="1"/>
<Fraenkel>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="18"/>
</Typ>
<Typ kind="M" nr="3">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="18"/>
</Typ>
<Func kind="K" nr="12">
<Var nr="2"/>
<Var nr="3"/>
</Func>
<And>
<Pred kind="R" nr="4">
<Var nr="2"/>
<Func kind="K" nr="123">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Pred>
<Pred kind="R" nr="4">
<Var nr="3"/>
<Func kind="K" nr="123">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
</Pred>
<Not>
<Pred kind="R" nr="1">
<Var nr="2"/>
<Var nr="3"/>
</Pred>
</Not>
</And>
</Fraenkel>
</Pred>
<Pred kind="R" nr="1">
<LocusVar nr="2"/>
<Func kind="G" nr="6">
<Func kind="K" nr="123">
<LocusVar nr="1"/>
</Func>
<Var nr="1"/>
</Func>
</Pred>
</And>
</Not>
</For>
</Not>
</DefMeaning>
</Definiens>
<Definiens constrkind="K" constrnr="166" aid="SGRAPH1" defnr="14">
<Typ kind="M" nr="11">
<Cluster/>
<Func kind="K" nr="18"/>
</Typ>
<Essentials>
<Int x="1"/>
</Essentials>
<DefMeaning kind="e">
<Func kind="K" nr="165">
<Num nr="3"/>
</Func>
</DefMeaning>
</Definiens>
</Definientia>
